jbo竞博

西江输水管道刷新(二期)工程完成接驳并乐成试通水
宣布者 : 首创人 宣布日期 : 2022-09-29

10月25日,历时180天,我司承建的西江输水管道刷新(二期)工程全线完工,乐成完成接驳并试通水。。

西江输水管道刷新(二期)工程于今年4月27日动工建设,是云浮市100项重点工程中市城区供水刷新项目的主要组成部分,是云浮市府今年允许办理的十件民生实事之一。。刷新输水管道长12900米。。详细规模:市区云六公路路口至云安六都冬城村牌楼段9100米,云安六都五观塘至云安县城东安大道与唐山路交汇处3800米,刷新管道全程接纳DN1200钢制给水管道。。

近年来,由于管网运行时间长、、管道陈腐老化,以及西江供水输水主管道过长、、简单等原因,城区供水管网时有泛起爆管事故,导致城区大面积停水,影响了城区住民的生产和生涯。。进入2011年,启动城区供水刷新工程,作为刷新项目之一的西江输水管道刷新(二期)工程,工程刷新完毕后,从西江水厂至市区云六公路路口输水管全线25公里均为钢管,从而提高了市城区供水的稳固性与清静性。。

【网站地图】
西江输水管道刷新(二期)工程完成接驳并乐成试通水_集团动态